2

SKS

Sdiff

INNER

CORE

CORE OUTER D" MANTLE

a

1 2

SKS

Sdiff

60˚ 180˚ 220˚ 260˚

0˚ 20˚ 40˚

-40˚ -20˚

180˚ 220˚

0˚ 20˚ 40˚

63/08/25

b a_{LON}

♦

♦ INNER

CORE

CORE OUTER D" MANTLE

Figure 1