2 4 6 8 10 12 mm/yr

4 mm/yr

#2

#3 #4 #5

#6 #7

#8

Horizontal offset across

Hilina fault system (m)

0 0 1000 2000 3000

Age (radiocarbon yr B.P.)

b)

# 1

-2 -4 -6 -8

0

0 1000 2000 3000

Age (radiocarbon yr B.P.)

-2.0 mm/yr

-20.0 mm/yr -10 #2

#3 #4 #5

#6 #7

#8

Vertical offset across

Hilina fault system (m)

# 1

c)

a)

204� 46’

204� 50’

19

�

16’

19

�

18’

0 5 km Pacific Ocean

CoC

# 1 # 2

# 3

# 4 # 5 # 6 # 7 # 8 ar

ar

Figure 9