1

2

3

Horizontal fault offset (m)

A

OH H

P

3.0 mm/yr

0.4 mm/yr

2.5 mm/yr

4.6 mm/yr a)

-1

-2

-3

0

Vertical fault offset (m)

0 1000 2000

Age (radiocarbon years B.P.)

A

OH

P

H

-0.1 mm/yr

-1.0 mm/yr

-2.9 mm/yr

-5.6 mm/yr b)

Figure 8