Horizontal fault offsets

Mauna Ulu flows (1969-1974)

4 0 0 - 7 5 0 y r B.P. lava flows

Vertical fault offsets

A B C D

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6 WEST

EAST

0 0.5 1 km

A B C

D Mauna Ulu

Flow

Poliokeawe

P.

Holei

Pali N

Kealakomo

Overlook

Offset (meters)

CoC

Figure 6