204°48’204°52∋

19

°16∋ κμ05

19

°18∋ α) β) χ)δ) ε) ΧοΧΠαχιϕιχ Οχεαναραρ Απυα Παλι 1κμ0 ε) ΧοΧ 00.10.2κμβ) Πολιοκεαωε Παλι α α 00.10.2κμ χ) Πολιοκεαωε Παλι &Ηολει Παλι ΧοΧ 00.2κμ25χμΗολει Παλι α α α−ε ϕγ−κ Τ53 Φιγυρε 3