Hilina

Fault Average Fracture Average Piercing Horizontal Offset Vertical Offset

Trend*

Point Azimuth* Average⁄ Maximum# Average⁄ Maximum#

(

�)

(

�)

(m)

– s

(m)

– s

(m)

– s

(m)

– s

Poliokeawe

Pali

088

–002

180

–008

1.27

–0.64 1.95

–0.05 -0.16

–0.21 -0.53

–0.03

Holei

Pali

074

–003

151

–005

1.09

–0.85 2.80

–0.23 -0.50

–0.51 -1.71

–0.02

Apua

Pali

068

–002

155

–004

0.35

–0.23 0.82

–0.02 -0.06

–0.13 -0.43

–0.04

Uncertainties are given as: * 95% confidence

⁄ Standard deviation of horizontal or vertical displacements (1- s

)

# Instrument measurement uncertainty (1- s

) for traverse with maximum fault offset

Digital Supplemental Material

Average Fracture Trend data presented in Table

DSM_2

Average Piercing Point Azimuth presented in Table

DSM_3

TABLE 1.

Kalapana

Earthquake Fracture Characteristics for

Hilina

Faults