Figure 5

0.0 -0.4 -0.8 -1.2

B B’

HVO162 meters (m) b)

Holei Pali

Apua Pali

0 2 km Sd

Ss Sf 0 2 4 6 8

?

Depth ( km

)

B B’ c)

Leveling station

204° 52’

19

° 18∋

0 2 κμ Β

Β∋

ΗςΟ162

Απυα Παλι

Ηολει Παλι

ΧοΧ

Ροαδ Παχιϕιχ Οχεαν α)