204°48’204°50∋204°52∋

19

° 17∋

19

° 19∋ 012κμ100μΤ501μ

Απυα

Παλι

Ηολει

Παλι ΠολιοκεαωεΠαλι

Ηολει

Παλι

Χηαιν οϕ

Χρατερσ

Ροαδ Τ50αβχ−γηιφκ−μ

19

° 17∋

19

° 19∋ 204°48∋204°50∋204°52∋012κμ1μ

19

° 17∋

19

° 19∋

19

° 17∋

19

° 19∋

α) β)

Φιγυρε 3