Tangential

Radial

Vertical

enh.data,89  Max Amp=2.50e-04 cm  VR=93.9

30.00 sec

kmi.data,207 Max Amp=4.71e-05 cm VR=84.4

50.00 sec

xan.data,35 Max Amp=7.27e-05 cm VR=70.6

Strike=204 ; 15

Rake =94 ; 82

Dip =65 ; 26

Mo =6.94e+22

Mw =4.5

Percent DC=91

Percent CLVD=9

Percent ISO=0

Variance=9.37e-11

Var. Red=9.03e+01

RES/Pdc.=1.03e-12 PT