Tangential

Radial Vertical

MHC Max Amp=8.02e-05 cm

VR=88.2

15.00 sec

BDM Max Amp=3.35e-05 cm

VR=80.8

30.00 sec

BKS Max Amp=3.71e-05 cm

VR=95.8

30.00 sec

CMB Max Amp=2.27e-05 cm

VR=77.0

30.00 sec

MOBB Max Amp=2.31e-04 cm

VR=92.8

15.00 sec

Strike=51 ; 142

Rake =-18 ; -178

Dip =88 ; 72

Mo =3.86e+21

Mw =3.7

Percent DC=82

Percent CLVD=18

Percent ISO=0

Variance=3.22e-11

Var. Red=9.10e+01 P

T

Tangential Radial Vertical

MHC Max Amp=8.02e-05 cm

VR=40.9

15.00 sec

BDM Max Amp=3.35e-05 cm

VR=71.3

30.00 sec

BKS Max Amp=3.71e-05 cm

VR=91.1

30.00 sec

CMB Max Amp=2.27e-05 cm

VR=-3.0

30.00 sec

MOBB Max Amp=2.31e-04 cm

VR=94.6

15.00 sec

Strike=44 ; 135

Rake =-12 ; -174

Dip =85 ; 78

Mo =4.96e+21

Mw =3.8

Percent DC=45

Percent CLVD=55

Percent ISO=0

Variance=6.44e-11

Var. Red=9.46e+01 P

T

A)

B)