012345678

96 102 108 114 120 126

-4-20246

91 98 105 112 119

45678

Residuals(s)

90 92 94 96 98

23456

86 88 90 92 94

-1012345678 82 83 84 85 86 87 88

12345

100 105 110 115 120 Epicentral distance (deg) syn data